-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 3.3.9.2
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Serveur: 127.0.0.1
-- Généré le : Mer 08 Juin 2011 à 19:18
-- Version du serveur: 5.5.10
-- Version de PHP: 5.3.6

SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;

--
-- Base de données: `site`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Structure de la table `accueil`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `accueil` (
  `texte` text NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Contenu de la table `accueil`
--

