-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.0.2
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Hôte : 127.0.0.1:3306
-- Généré le : jeu. 24 mars 2022 à 13:00
-- Version du serveur :  5.7.31
-- Version de PHP : 7.3.21

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Base de données : `projet_villes_site`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Structure de la table `search`
--

DROP TABLE IF EXISTS `search`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `search` (
  `search_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `user_id` varchar(30) NOT NULL,
  `ville_id` varchar(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`search_id`)
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Déchargement des données de la table `search`
--

INSERT INTO `search` (`search_id`, `user_id`, `ville_id`) VALUES
(1, 'user@projetville.com', 'paris');
COMMIT;

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
