-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 3.2.1
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Serveur: localhost
-- Généré le : Lun 04 Janvier 2010 à 11:25
-- Version du serveur: 5.1.37
-- Version de PHP: 5.3.0

SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;

--
-- Base de données: `flytech`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Structure de la table `detailtemps`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `detailtemps` (
  `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `num` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
  `numcoeff` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
  `rem` text NOT NULL,
  `temps` double NOT NULL DEFAULT '0',
  `nummembre` mediumint(8) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
  `datedeb` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
  `datefin` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `num` (`num`,`numcoeff`),
  KEY `nummembre` (`nummembre`,`datedeb`,`datefin`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=13405 ;

--
-- Contenu de la table `detailtemps`
--

INSERT INTO `detailtemps` (`id`, `num`, `numcoeff`, `rem`, `temps`, `nummembre`, `datedeb`, `datefin`) VALUES
(1, 1, 5, 'Dcompression des postes', 0.5, 0, '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(2, 11, 7, 'Installation conforme au BL', 2, 0, '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(3, 11, 5, 'Sauvegarde des donnes', 0.5, 0, '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(13404, 11127, 5, 'Débranchement - rebranchement cable réseau + utilisation d''une autre prise réseau + poste mis en DHCP + assignation d''une autre adresse ip', 0.25, 125, '2010-01-04 09:45:00', '2010-01-04 10:00:59');
