﻿-- Table: copydata

-- DROP TABLE copydata;

CREATE TABLE copydata
(
  temp_label real NOT NULL,
  temp_status text,
  temp_access text,
  temp_xtext text,
  temp_ytext text,
  temp_ztext text,
  temp_valid character(5),
  temp_manufactor character(20),
  temp_typegenerator text,
  temp_powerrated text,
  temp_rotordiam text,
  temp_hubheight text,
  temp_description text,
  temp_creator character(20),
  temp_powercurve text,
  temp_userlabel character(10),
  temp_result text,
  temp_efficiency text,
  temp_regcorrec text,
  temp_eqroughness text,
  temp_meanwindspeed text,
  temp_hpvalue integer,
  temp_calprod_wgs text,
  temp_actualwindcorrectenergy text,
  temp_goodnessfact text,
  "temp_a(sum)" text,
  "temp_k(sum)" text,
  "temp_a(0)" text,
  "temp_k(0)" text,
  "temp_f(0)" text,
  "temp_a(1)" text,
  "temp_k(1)" text,
  "temp_f(1)" text,
  "temp_a(2)" text,
  "temp_k(2)" text,
  "temp_f(2)" text,
  "temp_a(3)" text,
  "temp_k(3)" text,
  "temp_f(3)" text,
  "temp_a(4)" text,
  "temp_k(4)" text,
  "temp_f(4)" text,
  "temp_a(5)" text,
  "temp_k(5)" text,
  "temp_f(5)" text,
  "temp_a(6)" text,
  "temp_k(6)" text,
  "temp_f(6)" text,
  "temp_a(7)" text,
  "temp_k(7)" text,
  "temp_f(7)" text,
  "temp_a(8)" text,
  "temp_k(8)" text,
  "temp_f(8)" text,
  "temp_a(9)" text,
  "temp_k(9)" text,
  "temp_f(9)" text,
  "temp_a(10)" text,
  "temp_k(10)" text,
  "temp_f(10)" text,
  "temp_a(11)" text,
  "temp_k(11)" text,
  "temp_f(11)" text,
  temp_airdensity text,
  temp_displacement text,
  temp_projectnumber text,
  temp_date text,
  temp_place character(30),
  temp_id serial NOT NULL,
  temp_srid_text text,
  --temp_srid_num numeric,
  CONSTRAINT "K1_copydata" PRIMARY KEY (temp_id)
)
WITH (
  OIDS=FALSE
);
ALTER TABLE copydata
  OWNER TO postgres;