-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 3.4.10.1
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Client: localhost
-- Généré le : Mar 27 Août 2013 à 19:22
-- Version du serveur: 5.5.20
-- Version de PHP: 5.3.10

SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;

--
-- Base de données: `test`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Structure de la table `exploitations`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `exploitations` (
  `CIN` varchar(50) NOT NULL,
  `exploit` varchar(50) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Contenu de la table `exploitations`
--

INSERT INTO `exploitations` (`CIN`, `exploit`) VALUES
('abc', 'exploi1'),
('cde', 'exploi2'),
('abc', 'exploi3'),
('abc', 'exploi4');

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
